Федерико Гарсия Лорка
Момичето, удавено в кладенеца
Гранада и Нюбург) Финалът

Превод от испански: Ралица Маркова, 2008

chitanka.info

Водата не ще се влее в морето.

                                                        Тя замря на място,

дишайки тежко с всички свои цигулки без струни,

по стълбите на мъките и мъртвите подземия.

Водата, която не ще се влее никога в морето!

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.